Инсталация на DESIGN Plus
DESIGN Plus v.2.01

Програмата DESIGN Plus е CAD система предназначена за проектиране на гладки тъкани. Потребителя има възможност да създава сплитки и десени.

Инсталационната програма прехвърля на вашия диск всички необходими файлове за нормална работа с програмата. Изисква се задаването на следните параметри :

1.	Директории за програмата :

- Програмна - там се записват програмата, конфигурационния файл и всички необходими файлове за работа.

- Работна - в тази директория се работи с файловете генерирани от програмата и се прехвърлят примерите, ако е указано.

2.	Данни за потребителя :

- Име на потребителя - задава се име на потребителя, то излиза при разпечатките, следвано от името на фирмата разделени с черта.

- Фирма - Фирмата, за която работи потребителя, задава се при желание да излиза на разпечатките.

- Сериен N - Сериен номер на продукта, уникален за всяко копие и идентифициращ притежателя на продукта.

3.	Какво да се копира :

- Програмата - копира се програмата.

- Примерите - копират се примерите към програмата.

Инсталацията създава програмна група и добавя към нея иконата на програмата.

При евентуални проблеми при инсталация се обадете на тел.

(066) 25026 за отстраняване на проблема.